선택된 프로파일을 nView Desktop Manager에 로드하려면 클릭하십시오. 프로파일을 로드한 경우에는 현재의 모든 nView Desktop Manager 설정이 로드된 프로파일의 설정으로 교체됩니다.


NVIDIA nView Desktop Manager 설치 마법사를 실행하려면 클릭하십시오.

마법사는 창 관리, 바탕화면 관리, "투명도" 효과 등을 포함하여 가장 일반적으로 사용되는 nView Desktop Manager 디스플레이 설정 셋업을 도와줍니다. 마법사를 사용하면 Windows 로드 시 nView Desktop Manager를 자동으로 시작할지 여부를 지정할 수 있습니다.


현재의 모든 nView Desktop Manager 설정을 포함하는 새로운 프로파일을 만들어 추가하려면 클릭하십시오. 일단 프로파일을 저장한 후에는 언제든지 이 프로파일을 다시 로드할 수 있습니다.

참고:  프로파일을 작성, 저장 또는 삭제하려면 파워 유저 액세스 권한이 필요합니다.


현재 nView Desktop Manager 설정을 선택된 프로파일에 저장하려면 클릭하십시오. 일단 프로파일을 저장한 후에는 언제든지 이 프로파일을 다시 로드할 수 있습니다.

참고:  프로파일을 작성, 저장 또는 삭제하려면 파워 유저 액세스 권한이 필요합니다.


선택된 프로파일을 삭제하려면 클릭하십시오.

참고:  프로파일을 작성, 저장 또는 삭제하려면 파워 유저 액세스 권한이 필요합니다.


창을 디스플레이에 스팬(걸쳐 표시)할 수 있습니다.

이 옵션을 비활성화하면 창은 여러 디스플레이에 스팬하지 않습니다.


한 응용프로그램 내의 하위 창을 여러 디스플레이에 스팬(걸쳐 표시)할 수 있습니다.

이 옵션을 비할성화하면 상위 창이 여러 디스플레이에 스팬되더라도 하위 창은 스팬되지 않습니다.

참고:  이 옵션을 사용하려면 먼저 여러 디스플레이에 창 스패닝 활성화 옵션을 활성화해야 합니다.


모든 응용프로그램 창의 제목 표시줄에 nView Desktop Manager 창 최대화 단추를 추가합니다.

이 제목 표시줄 단추를 사용하면 다중 디스플레이 구성에서 최대화 상태와 복구 상태 간에 토글할 수 있습니다.


이 옵션을 사용하여 대화상자의 위치를 지정할 수 있습니다.

•	n번 모니터에 대화상자 표시(n은 번호)는 특정 모니터에 대화상자를 위치시킵니다.

•	커서에 대화상자 표시는 커서가 위치한 모니터에 대화상자를 위치시킵니다.

•	응용프로그램 모니터에 대화상자 표시는 상위 응용프로그램의 모니터에 대화상자를 위치시킵니다.


대화상자를 지정 디스플레이에 표시합니다.


커서가 위치한 디스플레이에 대화상자 위치를 조정합니다.


대화상자를 상위 응용프로그램의 디스플레이에 표시합니다.


대화상자를 표시하려는 디스플레이를 선택하려면 화살표를 클릭하십시오.


nView 옵션 메뉴 항목을 응용프로그램의 시스템 메뉴에 추가합니다.

1.	시스템 메뉴에 액세스하려면, 응용프로그램 창의 제목 표시줄에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭합니다.

2.	nView 옵션을 클릭하여 각 응용프로그램에 해당하는 nView Desktop Manager 기능을 액세스합니다.


열기, 최대화, 복구 등의 창 기능을 가속화합니다.


창을 끌어갈 때 창을 투명하게 볼 수 있도록 합니다.

1.	창 제목 표시줄에서 마우스 단추를 누르고 있으면 창이 투명해져서 창 아래의 내용을 빠르게 볼 수 있습니다.

2.	마우스 단추를 놓으면 창은 다시 불투명해집니다.


이동 중인 창의 투명도를 설정합니다. 높은 퍼센트를 선택할수록 이동 중에 창이 보다 투명하게 보입니다.


줌 창이 활성화되었을 때 줌 레벨을 변경하려면 마우스 휠을 사용하십시오.


Shift 키를 누른 상태에서 마우스 휠을 사용하여 줌 창에서 줌 레벨을 변경할 수 있습니다.

참고:  Ctrl 옵션도 함께 선택되어 있는 경우, 마우스 휠을 사용하여 줌 레벨을 변경하려면 Ctrl 키와 Shift 키를 함께 눌러야 합니다.


Ctrl 키를 누른 상태에서 마우스 휠을 사용하여 줌 창에서 줌 레벨을 변경할 수 있습니다.

참고:  Shift 옵션도 함께 선택되어 있는 경우, 마우스 휠을 사용하여 줌 레벨을 변경하려면 Ctrl 키와 Shift 키를 함께 눌러야 합니다.


창을 시작하면 돋보기 스타일의 줌 창을 만듭니다. 돋보기 줌 창은 창 중앙에 흰색 사각형이 있습니다.

•	줌 레벨을 조정하면 흰색 사각형의 크기가 증가 또는 감소됩니다.

•	흰색의 투명 사각형이 확대할 영역을 포함하도록 확대하고자 하는 화면 영역으로 줌 창을 끌어 온 다음 마우스 단추를 놓으십시오. 이제 흰색 투명 사각형 안의 화면 영역이 전체 줌 창을 채우도록 확대됩니다.


줌 창을 시작하면 마우스 커서 주변 영역이 확대 표시되도록 줌 창을 만듭니다.


선택된 화면 영역을 확대 표시하는 창에 대해 켜기 또는 끄기를 토글하려면 클릭하십시오.


키나 키 조합을 누르면 수행될 수 있는 작동 목록을 표시합니다.


이 텍스트 상자 안을 클릭하면 사용자가 키보드에서 누른 키가 텍스트 상자에 나타납니다.

1.	작동 텍스트 상자의 선택된 작동을 수행하려면 사용하고자 하는 키나 키 조합을 선택합니다.

2.	확인을 클릭합니다.


선택된 단축키 작동과 키 누름 조합을 활성 단축키 목록에 추가하려면 클릭하십시오. 단축키가 추가되면 해당 키는 활성 상태가 되어 사용할 수 있습니다.


활성 단축키 목록에서 선택된 단축키를 제거하려면 클릭하십시오. 단축키가 제거되면 해당 키는 더 이상 활성 상태가 아니며 사용할 수 없습니다.


활성 단축키 목록에서 모든 단축키를 제거하려면 클릭하십시오. 단축키가 제거되면 이들 키는 더 이상 활성 상태가 아니며 사용할 수 없습니다.


사용자가 지정한 현재 활성 상태인 단축키 목록을 표시합니다.


현재 사용할 수 있는 모든 바탕화면 목록을 표시합니다.

이 목록에서 바탕화면을 선택한 후, 해당 바탕화면을 활성화, 이름 바꾸기, 제거, 또는 바탕화면간 전환할 수 있습니다.

•	목록에 새 바탕화면을 추가하려면 추가를 클릭하십시오.

•	바탕화면으로 전환하려면 목록에서 해당 바탕화면을 두 번 클릭하십시오.


새 바탕화면을 추가하려면 클릭하십시오.

1.	바탕화면 이름 필드가 프롬프트될 때 바탕화면 이름을 입력합니다.

2.	적용 및 확인을 클릭합니다. 바탕화면이 만들어지고 바탕화면 목록에 표시됩니다.


선택된 바탕화면의 이름을 바꾸려면 클릭하십시오. 바탕화면 이름 필드에서 이름을 편집하고 확인을 클릭하십시오.


바탕화면을 삭제하려면 클릭하십시오.

참고:  바탕화면을 삭제하면 해당 바탕화면은 바탕화면 목록에서 제거됩니다. 이제 삭제된 바탕화면의 응용프로그램들은 기본 바탕화면으로 옮겨집니다.


Windows 작업 표시줄에 아이콘을 추가하여 nView Desktop Manager 제어판을 열고 바탕화면을 전환하며 일반 디스플레이 설정을 변경할 수 있습니다.


Windows 탐색기 폴더 트리에서 바탕화면을 볼 수 있습니다. Windows 탐색기 폴더 트리 보기를 사용하여 다음과 같은 기능을 수행할 수 있습니다.

•	바탕화면을 삭제 또는 추가하거나 이름을 바꿉니다.

•	바탕화면 간 전환이 가능하고 한 바탕화면에서 다른 바탕화면으로 응용프로그램을 끌어다 놓을 수 있습니다.


바탕화면 간 빠른 전환이 가능하도록 작은 도구모음이 열립니다. 이 도구모음을 사용하려면 "탐색기 창 폴더 트리에 바탕화면 표시" 옵션을 활성화해야 합니다.


새로 만든 프로파일에 대한 이름을 입력하십시오.


새로 만든 바탕화면에 대한 이름을 입력하십시오.


선택된 단축키로 현재 사용할 수 있는 바탕화면이나 디스플레이(모니터) 목록을 표시합니다.


실행하고자 하는 응용프로그램과 해당 위치를 입력하십시오. 응용프로그램을 검색하려면 찾아보기를 클릭하여도 됩니다.


이 옵션을 활성화하면 시스템을 고정시킬 때 선택된 프로파일이 시스템에 적용됩니다.

옵션을 비활성화하면 프로파일이 변경되지 않습니다. 예를 들어 내 고정 프로파일을 선택하고 고정 프로파일 옵션을 활성화한 경우, 고정될 때 사용자 정의 고정 프로파일이 시스템에 적용됩니다.


이 옵션을 활성화하면 시스템을 분리할 때 선택된 프로파일이 시스템에 적용됩니다.

옵션을 비활성화하면 프로파일이 변경되지 않습니다. 예를 들어 내 분리 프로파일을 선택하고 분리 프로파일 옵션을 활성화한 경우, 분리될 때 사용자 정의 분리 프로파일이 시스템에 적용됩니다.


이 옵션을 활성화하면 시스템이 쓰기 모드로 들어갈 때 선택된 프로파일이 시스템에 적용됩니다.

옵션을 비활성화하면 프로파일이 변경되지 않습니다. 예를 들어, 내 쓰기 프로파일을 선택하고 쓰기 프로파일 옵션을 활성화한 경우, 쓰기 모드로 전환할 때 사용자 정의 쓰기 프로파일이 시스템에 적용됩니다.


제조업체의 기본 설정을 사용하려면 기본 프로파일을 선택합니다. 개인 설정을 사용하려면 사용자 정의 프로파일을 선택하십시오.

참고:  고정할 때 사용자 정의 설정을 사용하려면 사용자 정의 고정 프로파일을 우선 작성해야 합니다.


•	제조업체의 기본 설정을 사용하려면 기본 프로파일을 선택합니다.

•	개인 설정을 사용하려면 사용자 정의 프로파일을 선택하십시오.

참고:  분리할 때 사용자 정의 설정을 사용하려면 사용자 정의 분리 프로파일을 우선 작성해야 합니다.


•	제조업체의 기본 설정을 사용하려면 기본 프로파일을 선택합니다.

•	개인 설정을 사용하려면 사용자 정의 프로파일을 선택하십시오.

참고:  쓰기 모드에서 사용자 정의 설정을 사용하려면 사용자 정의 쓰기 프로파일을 우선 작성해야 합니다.


사용자 정의 프로파일을 작성하려면 이 옵션을 클릭하십시오.

1.	이 프로파일을 사용할 때 마다 디스플레이 설정, 전원 설정 및 응용프로그램의 표시 순서를 원하는 대로 정렬하십시오.

2.	설정을 완료한 다음 옵션을 다시 클릭하여 사용자 정의 프로파일을 저장하십시오.


nView Desktop Manager 제어판을 로드 또는 언로드 합니다. 시스템 시동시 nViews Desktop Manager의 자동 시작 여부를 제어합니다.


여러 바탕화면, 응용프로그램 관리 및 사용자 인터페이스 기능에 대한 고급 nView Desktop Manager 설정(추가 탭 형태)을 표시하거나 숨깁니다.


디스플레이 모드 정보(해상도, 디스플레이 배열 등)가 프로파일에 저장될지 프로파일로부터 복구될지 여부를 제어합니다.


작업 표시줄을 단일 디스플레이로 제한할지 여러 디스플레이로 확장할지 여부를 제어합니다.


커서가 표시되어 있는 창을 활성화하고 해당 창이 맨 앞에 표시되도록 합니다.


기본 창이 불투명할 경우 드롭다운 메뉴를 투명하게 합니다.


Windows 작업 표시줄을 투명하게 합니다.


"전체" 투명도 레벨을 표시합니다. 아래/위 방향 화살표를 클릭하여 필요할 때 값을 조정하십시오.

참고:  응용프로그램의 개별 설정을 사용하여 개별 응용프로그램 투명도 레벨을 설정할 수 있습니다.


이 옵션을 활성화하고 줌 창 표시 옵션을 클릭하면 줌 창은 화면의 고정 영역을 확대하여 표시합니다.

1.	줌 창 열기에서 프레임 창을 클릭하여 고정 프레임 창을 표시하십시오.

2.	화면의 다른 영역을 확대하려면 고정 프레임 창을 화면의 다른 위치로 이동시킬 수 있습니다. 줌 창에 확대된 영역이 표시됩니다.

3.	화면의 다른 영역을 확대하려면 2단계를 반복하십시오.


커서 중앙으로 배치 또는 고정 프레임 줌 창 스타일을 선택할 경우, 확대된 디스플레이에서 커서를 표시합니다.


줌 창에서 비디오를 볼 수 있습니다.

참고:  줌 창에서 비디오를 보려면 줌 창이 열린 다음에 비디오를 시작하여야 합니다.


최고 재생 속도로 전체 화면에 맞도록 비디오 창을 줌 할 수 있는 오버레이 설정 창을 열려면 클릭하십시오.


개별적으로 관리되는 목록 상자에 응용프로그램을 추가합니다.

참고:  응용프로그램에 대한 개별 설정을 설정하지 않으면 nView Desktop Manager 제어판을 닫을 때 응용프로그램이 목록에서 제거됩니다.


개별적으로 관리되는 목록 상자에 창 클래스를 추가하려면 클릭하십시오.

참고:  클래스에 대한 기능을 비활성화하지 않으면 이 창을 닫을 때 클래스가 목록에서 제거됩니다.


개별적으로 관리되거나 기능이 비활성화되지 않도록 응용프로그램 또는 클래스를 제거하려면 클릭하십시오.


개별 nView Desktop Manager 창 관리를 설정하고 응용프로그램에 대한 설정을 시작하려면 클릭하십시오.


특정 응용프로그램 또는 창 클래스에 대해 nView Desktop Manager 기능을 비활성화하려면 클릭하십시오.


모든 창에 대한 개별 응용프로그램 설정을 켜거나 끄려면 클릭하십시오.


개별 설정(녹색 체크 표시)이나 기능이 비활성(느낌표 또는 빨간색 X) 상태인 응용프로그램 및 창 클래스를 표시합니다.


바탕화면에 대한 배경 무늬 및(또는) 아이콘을 설정하려면 클릭하십시오.


바탕화면에 대해 현재 선택된 배경 무늬 및(또는) 아이콘을 표시하려면 클릭하십시오.


바탕화면에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭할 때 nView Desktop Manager 옵션이 표시되는지 여부를 지정합니다.


nView Desktop Manager가 기능을 비활성화해야 할 경우 Windows 작업 표시줄에 풍선 메시지를 표시합니다.


창의 제목 표시줄에 창을 최소화할 수 있는 단추를 표시합니다.


창 제목 표시줄에 nView Desktop Manager 옵션 메뉴를 액세스할 수 있는 단추를 표시합니다.


nView Desktop Manager 메뉴 옵션을 사용자 정의하려면 클릭하십시오.


새 바탕화면으로 전환할 때 바탕화면 이름을 화면에 잠깐 표시합니다.


키스톤 효과를 보정하기 위해 화면을 조정할 수 있는 유틸리티를 활성화합니다.


Windows 바탕화면에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭하면 바탕화면 메뉴에 NVKeystone 옵션을 표시합니다.


디스플레이를 최적으로 조정할 수 있도록 테스트 패턴을 표시합니다.


여러 디스플레이를 자동으로 정렬하고 작은 픽셀 갭을 제거합니다.


nView Desktop Manager는 일시 정지 상태나 최대 절전 상태에서 다시 시작할 때 자동으로 모니터 연결 여부를 확인합니다.

디스플레이가 연결되어 있지 않은 경우, 이 디스플레이를 제거하도록 디스플레이 설정이 자동으로 변경됩니다.


바탕화면 아이콘과 Windows 작업 표시줄을 특정 디스플레이로 이동시키려면 클릭하십시오.


nView Desktop Manager는 응용프로그램의 개별 설정 또는 자동으로 색 지정 옵션에 따라 응용프로그램 창의 테두리 색을 지정합니다. 이렇게 하면 설정한 단축키를 사용하여 컬러 키 창을 조작할 수 있습니다.


nView Desktop Manager는 각 응용프로그램 설정에서 사용되지 않은 활성화된 색을 바탕화면에 열려있는 창에 자동으로 지정합니다. 사용 가능한 색이 있는 경우, 색상 풀에서 자동으로 선택됩니다.

참고:  모든 색이 사용된 경우, 새 창에 색이 지정되지 않습니다.


이것은 컬러키 색입니다. 색을 활성화하거나 비활성화, 또는 편집하려면 두 번 클릭하십시오.


투명 창, 작업 표시줄 및 메뉴에 대해 nView Desktop Manager가 사용한 전체 투명도 레벨.

응용프로그램에 대해 특정 투명도 레벨을 설정하려면 응용프로그램의 개별 설정을 사용하십시오.


커서 중앙으로 줌 창 스타일 옵션이 활성화되어 있고 줌 창이 최대화되어 있는 경우, 커서를 줌 창으로 가져가면 줌 창이 자동으로 다음 화면으로 이동합니다.


돋보기 또는 고정 프레임 줌 창 스타일하의 응용프로그램에 대해 응용프로그램의 표준 마우스 편집 방식을 사용하여 마우스를 사용할 수 있습니다.


바탕화면 전환기가 표준 Alt-탭 응용프로그램 전환기에 추가됩니다.

기본으로, 이 "바탕화면 전환" 추가 기능은 단축키 창에서 변경 가능한 Alt-~ 키 누름 조합으로 액세스할 수 있습니다.


잠긴 프로파일이 로드되었습니다. 잠긴 프로파일 내에 저장된 설정은 수정할 수 없습니다. 설정을 수정하려면 잠금 해제된 프로파일을 로드하십시오.


기본 바탕화면은 제거할 수 없습니다. 또한 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 바탕화면을 제거할 수 없습니다.


이 단추를 클리하면 가장 일반적인 nView Desktop Manager 기능을 설정할 수 있는 마법사가 시작됩니다.

참고:  이 마법사를 실행하려면 우선 nView Desktop Manager를 활성화해야 합니다.


창 스패닝 기능을 비활성화하려면 우선 둘 이상의 디스플레이 또는 격자 기능을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


하위 창 스패닝 기능을 비활성화하려면 우선 창 스패닝 기능과 둘 이상의 디스플레이 또는 격자 기능을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


작업 표시줄 수정을 활성화하려면 작업 표시줄을 항상 맨 위에 표시 옵션이 꺼져 있어야 하고, 작업 표시줄이 잠금 해제되어 있어야 하고, 끌어올 때 창 컨텐츠 표시 옵션이 켜져 있어야 하며, Windows 2000 스타일 작업 표시줄(Windows 2000 운영체제 또는 클래식 스타일을 적용한 Windows XP)을 실행하고 있지 않아야 합니다.


대화 상자 위치 조정을 활성화하려면, 우선 둘 이상의 디스플레이 또는 격자 기능을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 옵션을 변경하려면, 우선 대화 상자 위치 조정을 활성화하고 둘 이상의 디스플레이 또는 격자 기능을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 옵션을 변경하려면, 우선 대화 상자 위치 조정을 활성화하고 둘 이상의 디스플레이 또는 격자 기능을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 옵션을 변경하려면, 우선 대화 상자 위치 조정을 활성화하고 둘 이상의 디스플레이 또는 격자 기능을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 옵션을 변경하려면, 우선 대화 상자 위치 조정을 활성화하고, 대화 상자를 디스플레이로 이동을 선택하고, 둘 이상의 디스플레이 또는 격자 기능을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


응용프로그램 및(또는) 클래스를 제거하기 전에 우선 선택해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우, 응용프로그램 및(또는) 클래스를 제거할 수 없습니다.


응용프로그램의 개별 설정을 편집하기 전에 응용프로그램을 선택해야 합니다. 클래스(클래스 또는 응용프로그램과 클래스)의 개별 설정을 변경할 수 없습니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


응용프로그램 및(또는) 클래스에 대한 기능을 비활성화려면 응용프로그램 및(또는) 클래스를 반드시 선택해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


격자 기능을 편집하기 전에 반드시 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 변경하기 전에 우선 컬러 키잉을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 변경하기 전에 우선 컬러 키잉을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 변경하기 전에 우선 마우스 휠 줌 레벨 컨트롤을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 변경하기 전에 우선 마우스 휠 줌 레벨 컨트롤을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 옵션은 돋보기 줌 스타일에서 사용할 수 없습니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 옵션은 커서 중앙으로 줌 스타일에서만 사용할 수 있습니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 옵션은 커서 중앙으로 줌 스타일에서 사용할 수 없습니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 옵션은 커서 아래 창을 자동으로 활성화 기능을 작동한 경우에만 사용할 수 있습니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 옵션은 마우스 제스처가 활성화되었을 때만 사용할 수 있습니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 옵션은 마우스 제스처가 활성화되었을 때만 사용할 수 있습니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 옵션은 마우스 던지기 동작이 활성화되었을 때만 사용할 수 있습니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 옵션은 마우스 키스톤이 활성화되었을 때만 사용할 수 있습니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 옵션은 DirectX 8 이상 버전이 설치되어 있고 각 디스플레이 마다 16bpp 이상 실행하고 있으며 키스톤이 드라이버 패키지에 포함되어 있고 Windows ME 이상 버전의 운영체제를 실행하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 옵션은 2개 이상의 디스플레이가 연결되어 있고 nView 스팬 모드를 실행하지 않는 경우에만 사용할 수 있습니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 옵션은 2개 이상의 디스플레이를 연결했을 때만 사용할 수 있습니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


NVIDIA 3D 바탕화면을 활성화합니다. 이 3D 바탕화면은 Windows 바탕화면을 3D 표면으로 대체하여 창을 스킨하고 3D 효과를 사용할 수 있습니다. 3D 바탕화면은 DirectX 8 이상 버전이 설치되어 있어야 하고 Windows XP 및 GeForce4 4200 이상의 클래스 카드가 실행되어야 합니다.


NVIDIA 3D 바탕화면 파일을 삭제합니다.


3D 바탕화면 컨트롤을 바탕화면 등록 정보 메뉴에 추가합니다.


바탕화면의 후처리 기능을 작동합니다. 더욱 고급 효과를 사용할 수 있으며 성능이 약간 저하됩니다.


사전 정의된 3D 바탕화면 테마를 로드합니다. 더욱 고급 효과를 사용할 수 있으며 성능이 약간 저하됩니다.


3D 바탕화면 설정을 미리 볼수 있습니다.


3D 바탕화면 테마에 포함된 마우스 효과를 활성화 또는 비활성화합니다.


3D 바탕화면 테마에 포함된 애니메이션 효과를 활성화 또는 비활성화합니다.


3D 바탕화면 테마에 포함된 창 음영 효과를 활성화 또는 비활성화합니다.


3D 바탕화면 테마에 포함된 창 조명 효과를 활성화 또는 비활성화합니다.


3D 바탕화면 테마에 포함된 창 스키닝 선택을 활성화 또는 비활성화합니다.


테마를 작성하고 저장할 수 있는 3D 바탕화면 설정을 세부적으로 컨트롤할 수 있는 대화상자를 엽니다.


이 컨트롤을 액세스하려면 3D 바탕화면을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 액세스하려면 3D 바탕화면을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 액세스하려면 3D 바탕화면을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 액세스하려면 3D 바탕화면을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 액세스하려면 3D 바탕화면을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 액세스하려면 3D 바탕화면을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 액세스하려면 3D 바탕화면을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 액세스하려면 3D 바탕화면을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 액세스하려면 3D 바탕화면을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 액세스하려면 3D 바탕화면을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 액세스하려면 3D 바탕화면을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


창을 화면 가장자리로 던질 수 있습니다(창을 끌다가 마우스 단추를 놓습니다).


마우스를 진동시킬 때의 작동을 정의할 수 있습니다.


마우스를 원모양으로 움직일 때의 작동을 정의할 수 있습니다.


shift 키를 누르고 있어야만 마우스 움직임을 제스처로 나타낼 수 있습니다.


커서 밑의 창에서 제스처 작동을 수행합니다. (일반적으로 이 작동은 활성 창에서 수행됨).


마우스 던지기 동작의 민감도를 조정합니다. 민감도를 높이려면(던지기 동작을 쉽게 하려면), 슬라이더를 오른쪽으로 옮기십시오.


마우스 제스처의 민감도를 조정합니다. 민감도를 높이려면(진동이나 회전을 쉽게 하려면), 슬라이더를 오른쪽으로 옮기십시오.


이 설정을 액세스하려면 제스처를 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


응용프로그램 및 클래스 창이 열릴 때 테두리가 깜빡거리도록 표시할 수 있습니다.


개별 응용프로그램에 적합한 nView 확장 기능을 수정할 수 있습니다.


이 설정은 응용프로그램 및 클래스 쌍에만 적용됩니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


바탕화면별로 서로 다른 화면 해상도를 설정할 수 있도록 합니다.

참고:  다른 해상도를 가진 바탕화면간의 전환이 같은 해상도를 가진 바탕화면간의 전환보다 훨씬 느립니다.


명령 프롬프트 기본 설정인 모든 바탕화면에서가 아닌, 창을 연 바탕화면에서만 명령 프롬프트 창을 볼 수 있도록 지정합니다.


일반 다중 바탕화면 옵션을 변경할 수 있습니다.


모든 바탕화면을 현재 해상도로 재설정합니다.


현재 배경 무늬를 모든 바탕화면에 사용하도록 합니다. 바탕화면 전환 속도를 향상시킵니다.


nView 투명도 기능은 Windows 2000 이상의 운영체제에서 사용할 수 있습니다. 또한, 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


프로파일을 저장하려면 관리자 권한이 있어야 합니다.


nView 도구 모음에서 프로파일, 작동 및 바탕화면을 한번 클릭하여 액세스할 수 있는 고정 가능한 도구 모음에 배열할 수 있습니다.


nView 격자 기능은 각 디스플레이에 대한 격자를 정의할 수 있도록 합니다. 격자들은 대화 상자 위치 조정, 창 스패닝 및 창 최대화와 같은 기능을 사용할 때 하위 디스플레이로 작동합니다.


디스플레이에서 마우스 던지기 동작에 사용되는 격자 및 앵커점을 편집할 수 있습니다.


nView 작업 표시줄은 Windows 2000 이상의 운영체제에서 사용할 수 있습니다. 또한, 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


nView 격자 기능은 Windows 2000 이상의 운영체제에서 사용할 수 있습니다. 또한, 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


기본으로 응용프로그램을 열고자 하는 디스플레이를 설정할 수 있도록 합니다.

•	응용프로그램을 닫은 디스플레이가 마지막 디스플레이입니다.

•	시작 단추가 있는 디스플레이가 시작 디스플레이입니다.

참고:  마지막 디스플레이를 선택하면 응용프로그램 상태(nView 바탕화면/디스플레이 최대화/축소 상태 포함)도 응용프로그램을 열 때 복구됩니다.


창이 화면 밖에서 열리는 것을 방지합니다.


대화 상자를 대상 디스플레이 중앙에 놓이도록 합니다.


2개 이상의 디스플레이가 연결되어 있거나 격자 기능이 활성화되어 있을 때만 이 옵션을 활성화할 수 있습니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 이 설정을 변경할 수 없습니다.


2개 이상의 디스플레이가 연결되어 있거나 격자 기능이 활성화되어 있을 때만 이 옵션을 활성화할 수 있습니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


밝기, 대비, 감마와 같은 바탕화면 색 및 이미지 선명도


Direct3D 고유 설정


OpenGL 및 Direct 3D 응용프로그램의 성능 및 품질에 대한 설정


NVIDIA 그래픽 드라이버, NVKeystone 및 에지 블렌딩에 대한 사용자 설정을 지정합니다.


전체 크기 비디오 및 하드웨어 비디오 오버레이에 대한 사용자 설정을 지정합니다.


OpenGL에 대한 사용자 설정을 지정합니다.


프로파일을 로드하거나 저장할 때 세부 옵션을 표시하거나 숨깁니다.


바탕화면에 열려 있는 응용프로그램의 상태를 저장하고 복구합니다.


nView 바탕화면 관리 설정을 저장하고 복구합니다.


디스플레이 모드를 저장하고 복구합니다.


모드 정보가 선택된 경우, Windows 작업 표시줄 위치를 저장하고 복구합니다.


모드 정보가 선택된 경우, 컴퓨터 파워 프로파일을 저장하고 복구합니다.


응용프로그램 상태 데이터가 프로파일에 저장되어 있는 경우, 프로파일에 저장된 응용프로그램 목록을 표시합니다.


선택된 프로파일을 로드하고 고급 페이지에서 선택된 설정을 적용합니다.


선택된 프로파일에 고급 페이지에서 선택한 설정을 저장합니다.


작동을 취소합니다.


프로파일을 설명하는 텍스트. 프로파일을 작성하거나 저장할 때 프로파일 설명을 변경할 수 있습니다.


커서 아래 창을 자동으로 활성화 옵션을 작동한 경우 이 옵션(활성화할 때 창의 3차원 위치(z-order) 변경)을 사용하여 자동 활성화된 창이 맨 앞에 표시되도록 합니다.


이 컨트롤을 변경하기 전에 커서 아래 창을 자동으로 활성화 옵션을 반드시 작동시켜야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


줌 텍트스 또는 이미지의 컬러를 반전시키면 화면 가독성이 더 좋아집니다. 이 옵션을 활성화하려면 줌 이미지 컬러 반전을 선택한 후 적용을 클릭합니다.


작업을 선택하지 않으면 단축키를 추가할 수 없습니다. 또한 잠긴 프로파일을 로드한 경우에도 단축키를 추가할 수 없습니다.


활성 단축키 목록이 비어 있으면 단축키를 제거할 수 없습니다(제거할 단축키를 선택하지 않았음). 또한 잠긴 프로파일을 로드한 경우에도 단축키를 추가할 수 없습니다.


마우스를 정의된 방법으로 움직이면 구성할 수 있는 작업을 트리거할 수 있습니다.


모든 창의 그리기 작업이 끝날 때까지 바탕화면에서 다시 그리기를 하지 않도록 합니다.


여러 바탕화면을 활성화 또는 비활성화합니다.


여러 바탕화면 활성화 옵션을 비활성화시키면 새 바탕화면을 추가할 수 없습니다. 또한 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 새 바탕화면을 추가할 수 없습니다.


여러 바탕화면 활성화 옵션을 비활성화하면 옵션을 변경할 수 없습니다. 또한 잠긴 프로파일을 로드한 경우에도 옵션을 변경할 수 없습니다.


NVIDIA nView 다중 디스플레이 설치 마법사를 실행하려면 클릭하십시오. 마법사는 화면 해상도 및 출력 유형을 비롯한 가장 일반적으로 사용되는 nView 디스플레이 모드의 설정을 도와줍니다.


저작권 공지사항 및 버전 정보를 포함한 nView Desktop Manager에 대한 정보를 보려면 클릭하십시오.


다른 위치 또는 다른 컴퓨터에 있는 프로파일을 이 컴퓨터로 복사하려면 클릭하십시오. 파일을 가져온 후 로드할 수 있습니다.


이 컴퓨터에 있는 프로파일을 다른 위치로 복사하려면 클릭하십시오.


이 옵션을 활성화하면 프로파일을 로드할 때 설정을 잃을 수 있는 경우 경고가 표시됩니다.


현재 사용 가능한 모든 프로파일을 열거합니다. 프로파일은 쉬운 소프트웨어 설치를 위한 모든 nView Desktop Manager 및 디스플레이 드라이버 설정에 대한 기록을 포함하고 있습니다.

1.	목록에서 프로파일을 선택합니다.

2.	프로파일을 로드하려면 로드를 클릭합니다.

참고:  프로파일을 작성, 저장 또는 삭제하려면 파워 유저 액세스 권한이 필요합니다. 프로파일 기능을 사용하여 바탕화면 관리 기록 및 NVIDIA 디스플레이 설정을 프로파일에 저장하고 회사, 특정 작업 그룹 또는 사용자에 관한 새 프로파일을 계속 추가할 수 있습니다.


이 옵션을 활성화하면 지정된 nView Desktop Manager 단축키를 이용하여 사용할 수 있는 nView 디스플레이 스킴 메뉴에 이 프로파일이 표시됩니다.


이 옵션을 활성화하고 창을 화면 가장자리 또는 다른 창의 지정된 픽셀수 범위 내에 드롭하면 드롭된 창은 창의 테두리가 화면 가장자리나 다른 창에 인접한 위치로 자동으로 이동합니다.


연결되어 켜져 있는 각 디스플레이(모니터)에 디스플레이 번호를 표시하려면 이 옵션을 클릭하십시오.


이 옵션을 사용하여 대화상자의 위치를 지정할 수 있습니다.

•	위치 조정하지 않음은 대화상자 컨트롤을 비활성화합니다.

•	n 번 디스플레이로 이동(n은 숫자)은 대화상자 위치를 특정 디스플레이로 재배치합니다.

•	커서가 놓인 디스플레이로 이동은 대화상자 위치를 커서가 위치한 디스플레이에 재배치합니다.

•	응용프로그램이 있는 디스플레이로 이동은 대화상자 위치를 상위 응용프로그램이 있는 디스플레이에 재배치합니다.

�

참고:  대화상자 위치 조정(격자 편집시 사용 가능)에 대한 기능이 활성화되면 다음 추가 옵션을 액세스할 수 있습니다.

•	격자 n.m으로 이동(n.m은 숫자)은 대화상자 위치를 특정 격자에 재배치합니다.

일반적으로 디스플레이 장치의 표기는 숫자 n으로 하며 디스플레이n 즉, 디스플레이1, 디스플레이2 등과 같이 나타냅니다. 격자 기능이 활성화되어 있는 경우 각 디스플레이 장치는 격자 영역을 포함할 수 있습니다. 격자 1.2는 디스플레이1, 격자2를 나타내고 격자2.1은 디스플레이2, 격자1을 나타냅니다.


이 옵션을 활성화하면 Microsoft� Internet Explorer가 nView Desktop Manager에 의해 확장되어 Shift키를 누른 상태에서 하이퍼링크를 클릭하면 링크가 다음 디스플레이 장치의 새 Internet Explorer 창에서 열립니다.

이 기능을 사용하는 방법:

1.	nView 옵션 메뉴를 표시하려면 Internet Explorer의 제목 표시줄을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 nView 옵션을 선택하십시오.

2.	디스플레이에서 새 링크 창 열기를 선택하십시오. 그런 후에는 디스플레이를 선택하게 됩니다.


이 옵션을 활성화하면 Internet Explorer 팝업 차단기가 사용자의 Internet Explorer 창이 있는 시스템에서 활성화됩니다.

�

1.	등록 정보...를 클릭하여 시스템 전체에 걸친 팝업 차단기 설정을 구성합니다.

2.	Internet Explorer의 제목 표시줄을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.

3.	nView 옵션 메뉴 항목을 선택합니다.

4.	해당 Internet Explorer 창에 대해서만 팝업 방지 옵션을 구성하려면 적합한 항목을 선택합니다.


Internet Explorer 팝업 차단기를 구성하고 차단된 팝업의 통계 및 기록을 보려면 클릭하십시오.


이 옵션을 활성화하면 PowerPoint�가 nView에 의해 확장되어 슬라이드 쇼를 보려는 디스플레이 장치를 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 구성하는 방법

1.	PowerPoint의 제목 표시줄을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.

2.	nView 옵션 메뉴 항목을 선택합니다.

3.	디스플레이에 슬라이드 표시를 클릭합니다. 그런 후에는 디스플레이를 선택하게 됩니다.


이 옵션을 활성화하면 Microsoft� Outlook™이 nView에 의해 확장되고 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다.

•	Outlook Inbox를 닫을 때 열려 있는 Outlook 창을 저장합니다

•	Outlook을 닫고 다시 시작할 때 자동으로 창을 다시 엽니다.

이 옵션을 사용하는 방법:

1.	Outlook Inbox의 제목 표시줄을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.

2.	메뉴에서 nView 옵션을 선택합니다.

3.	Outlook에 해당하는 메뉴 항목을 선택합니다.


바탕화면 이름을 지정합니다.


이 옵션을 활성화하면 각 모니터에 대해 다른 배경을 설정할 수 있습니다.


선택한 배경 이미지 표시 방법을 선택하십시오.


배경 이미지를 변경하려면 클릭하십시오.


배경 이미지를 삭제하려면 클릭하십시오.


이 바탕화면과 관련된 아이콘을 변경하려면 클릭하십시오. 바탕화면 아이콘은 여러 nView Desktop Manager 사용자 인터페이스에 표시됩니다.


이 바탕화면과 관련된 아이콘을 삭제하려면 클릭하십시오.


이 옵션을 활성화하면 현재 바탕화면 아이콘이 Windows 시스템 트레이(Windows 작업 표시줄의 오른쪽 영역)에 표시됩니다. �

�

이 시스템 트레이 아이콘을 바탕화면을 전환할 때에도 사용할 수 있습니다.


응용프로그램 창의 작업 표시줄에 창을 다음 디스플레이로 이동시킬 수 있는 단추를 표시합니다.


이 옵션을 활성화하면 Shift 키를 누른 상태에서 창을 끌어갈 때에만 투명하게 표시됩니다.


응용프로그램 이름(확장자 없는 실행 파일 이름)을 여기 입력할 수 있습니다. 찾아보기...를 클릭하여 응용프로그램의 위치를 찾거나 현재 응용프로그램이 실행 중일 때 찾기...를 클릭하여 찾기 도구를 액세스할 수 있습니다.

�

참고:  응용프로그램 필드를 비워 놓으면 모든 응용프로그램 클래스가 일치합니다.


클래스 이름(확장자 없는 실행 파일 이름)을 여기 입력할 수 있습니다. 현재 응용프로그램 창을 볼 수 있으면 찾기...를 클릭하여 찾기 도구를 액세스합니다.

�

참고:  클래스 필드를 비워 놓으면 모든 창 클래스가 일치합니다.


실행 중인 응용프로그램을 선택할 수 있는 창을 열려면 클릭하십시오.


현재 볼 수 있는 응용프로그램 창을 선택할 수 있는 창을 열려면 클릭하십시오.


응용프로그램을 찾아보려면 클릭하십시오.


여기에 응용프로그램 또는 클래스 이름을 입력할 수 있습니다. 또는 찾기 도구를 사용하여 응용프로그램 창으로 끌어오면 이 필드가 자동으로 입력됩니다.


이 도구를 창으로 끌어오면 응용프로그램 또는 클래스 이름이 복구됩니다.


이 옵션을 비활성화하면 모든 nView 기능이 꺼집니다.


이 옵션을 비활성화하면 모든 nView 투명도 기능 및 최상위 옵션이 비활성화됩니다.


이 옵션을 비활성화하면 모든 nView 제목 표시줄 단추가 비활성화됩니다.


이 옵션을 비활성화하면 모든 nView 대화상자 및 창 위치 지정 기능이 비활성화됩니다.


이 옵션을 비활성화하면 모든 nView 최대화 기능이 비활성화됩니다.


이 옵션을 비활성화하면 모든 nView 창 상태 메모리가 비활성화됩니다.


현재 프로파일을 저장하지 않고 선택한 프로파일을 계속 로드하도록 지정합니다.


이 옵션은 프로파일이 로드되지 않아 비활성화되었습니다. 이 옵션은 사용자가 현재 프로파일을 수정하는 동시에 로드할 프로파일을 선택할 때 활성화됩니다.


이 설정을 액세스하려면 끌어갈 때 창을 투명하게 표시를 반드시 활성화하여야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.


이 설정을 액세스하려면 디스플레이 모드 정보 저장을 활성화하여야 합니다.


이 설정을 액세스하려면 성능 및 품질 설정 저장을 활성화하여야 합니다.


로드하려는 프로파일에는 이 정보가 없습니다.


각 활성 디스플레이를 서로 다른 바탕화면에 지정할 수 있도록 합니다. 바탕화면을 한 번에 한 개씩 보는 대신 두 개 이상의 바탕화면(각 디스플레이에 바탕화면 한 개)을 동시에 편리하게 볼 수 있습니다.


연결된 디스플레이를 켜거나(연결) 끌 수(분리) 있는 Windows 디스플레이 등록 정보 설정 창을 액세스하려면 클릭하십시오.


활성화하면 새로 여는 Internet Explorer 창에서 팝업창이 차단됩니다.


활성화하면 팝업창이 차단될 때 마우스 커서가 잠시 변경됩니다.


활성화하면 팝업창이 차단될 때 오디오 톤이 재생됩니다.


활성화하면 차단된 팝업창이 미리 보기 간격(초) 편집 상자에 지정한 시간만큼 열려 있습니다.


위의 팝업창 잠시 미리 보기 확인란을 선택한 후, 차단된 팝업창을 미리 볼 수 있도록 팝업창 표시 시간(초)을 입력하십시오.


이전 확인란에서 팝업창 미리 보기를 선택한 경우, 이 확인란을 선택하면 미리 보기 시간이 끝날 때 팝업창이 페이드 아웃됩니다.


차단하지 않으려는 팝업창에 대한 웹사이트 URL(웹 주소)을 입력하십시오. 추가를 클릭하여 이 웹사이트를 예외 웹사이트 목록에 추가하십시오. 방금 추가한 웹사이트의 팝업창이 항상 열립니다.


웹사이트 주소 상자에 입력한 웹사이트를 예외 웹사이트 목록에 추가합니다. 방금 추가한 웹사이트의 팝업창이 항상 열립니다.


팝업창 차단 기능이 비활성화된 웹사이트를 열거합니다. 이들 웹사이트의 팝업창이 항상 열립니다.


선택한 웹사이트를 예외 웹사이트 목록에서 제거합니다.


예외 웹사이트 목록에서 모든 웹사이트를 제거합니다.


모든 팝업창이 차단되어 있는 웹사이트 및 차단된 날짜 및 시간을 열거합니다.


위의 차단된 팝업창 목록에서 선택한 웹사이트를 예외 웹사이트 목록에 추가합니다. 해당 웹사이트의 팝업창이 항상 열립니다.


위의 차단된 팝업창 목록에서 선택한 웹사이트를 제거합니다.


차단된 팝업창 기록 목록을 지웁니다.


차단된 팝업창 웹사이트 목록에 항목이 유지되는 기간을 열거합니다. 이 설정보다 오래된 항목들은 목록에서 자동으로 제거됩니다.


키를 눌러 전체 바탕화면을 신속히 확대 및 축소할 수 있도록 합니다.


선택하면 마우스 가운데 단추를 사용하여 창 3차원 위치를 변경할 수 있도록 합니다.

참고:  마우스 가운데 단추를 사용할 수 있도록 사용자 정의한 기타 소프트웨어는 이 nView Desktop Manager 기능을 방해할 수 있습니다.


직사각형으로 구성되지 않는 모니터 사이를 마우스가 빠르게 이동할 때 커서가 비사용 화면 영역을 건너 뛰게 됩니다.